Δm^2(eV^2) sin^2(2θ)

ν_μ5ν_x 90ΨC.L.

K2K (99Ψ)

CDHS

CHARM

MINOS

Kamiokande

sub-GeV + multi-GeV

Super-Kamiokande

700 days, F.C.+ P.C. with 6μ

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1