ν_μ↔ν_τ oscillation allowed region (MC)

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 0.5 1

sin^22θ=1 Δm^2=0.01

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 0.5 1

sin^22θ=1 Δm^2=0.005

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 0.5 1

sin^22θ=1 Δm^2=0.0028

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

0 0.5 1

sin^22θ=1 Δm^2=0.0015