Muon angle distribution stability

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

99Nov 00Jan 00Feb 00Mar 00May 00Jun 01Jan 01Feb 01Mar 01Apr 01May 01Jun 01Jul

θ_μ (deg.)

arbitrary unit