Systematic Errors% June.99Nov.99Jan.00Feb.00Mar.00May.00June.00Jan.01Feb.01Mar.01Apr.01May.01Jun.01Jul.01Fid.4.0FADCthr.1.0E-scale1.0BKG1.01.00.57->9 bunch0.00.00.00.00.01.21.20.00.00.00.0Multi-Ev0.7FADCErr0.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0NC+0.2-0.3non-QE+0.5-0.8Flux+5.8-7.0+3.8-3.5SKsys.3.0CTnorm.1.01.61.10.50.60.31.00.50.30.40.60.50.40.3near/far+13.6-9.9+5.6-7.3ktonly4.44.54.34.34.34.54.54.34.34.34.34.34.34.3SKexp+15.8-13.3+8.8-9.9+8.6-9.7+8.6-9.7+8.6-9.7+8.7-9.8+8.7-9.8+8.6-9.7+8.6-9.7+8.6-9.7+8.6-9.7+8.6-9.7+8.6-9.7+8.6-9.7