π^0 summary (Preliminary)

selection criteria for π^0 • 50t fiducial • Fully Contained • 2 rings • both e-like • 85MeV/c^2 Λ M_{γγ} Λ 215MeV/c^2

selection criteria for μ • 25t fiducial • Fully Contained • Evis Γ 30MeV • 1 ring • μ-like

observed Φ of π^0 ϑ 5133 observed Φ of μ ϑ 20555

(π^0/μ)_{DATA} (π^0/μ)_{MC}

= 1.04 Α 0.02 Α 0.02 Α 0.09

data stat. MC stat. sys.