0.5-1.0 1.0-1.5 1.5-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 3.0-3.5 -3.500 All Stat.Error 0.162 0.137 0.193 0.339 0.684 1.122 0.000 0.086 AveragingError 0.060 0.040 0.040 0.050 0.060 0.100 0.100 (0.040) TrackingEff 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 (0.070) Bgsubt 0.092 0.055 0.038 0.034 0.025 0.035 -0.063 0.051 Syst.All 0.130 0.097 0.089 0.092 0.096 0.127 0.137 0.095 Total 0.208 0.168 0.213 0.351 0.691 1.129 0.137 0.129

Systematic Errors for SciFi Spectrum