Systematic Errors%

June.99

Nov.99

Jan.00

Feb.00

Mar.00

May.00

June.00

Jan.01

Feb.01

Mar.01

Apr.01

Fiducial

4.0FADCthr.

1.0E-scale

1.0BKG

1.01.00.57->9 bunch

0.00.00.00.00.01.21.20.00.00.00.0Multi-Ev

3.0FADCErr

0.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0NC+0.2-0.3 non-QE

+0.5-0.8

Flux

+5.8-7.0

+3.8-3.5

SKsys.

3.0CTnorm.

1.01.61.10.50.60.31.00.50.30.40.6near/far

+13.6-9.9

+5.6-7.3 ktonly

5.35.45.25.25.25.45.45.25.25.25.2SKexp

+16.0-13.6

+9.3-10.3

+9.1-10.2

+9.0-10.1

+9.2-10.2