K2K Fine-Grained Detector (Side View)

100 cm

Run 3002 Spill 49107 TRGID 1

101 1 13 17 21 29 0 Nvtx 0

K2K Fine-Grained Detector (Top View)

100 cm

Run 3002 Spill 49107 TRGID 1

101 1 13 17 21 29 0 Nvtx 0