Systematic Errors (Nuance)

Energy bin 0.5- 1 1- 1.5 1.5- 2 2.- 2.5 2.5- 3.0 3.0-

Tracking eff (±7% short track ±3% long track)

2% 3% 3% 2% 3% 0%

Background Normalisation (±16%) 23% 11% 8% 9% 8% 8%

Error from using 8% 10% 15% 14% 7% 80% average efficiency

Sys. Error in Quadrature 25% 15% 17% 17% 11% 81%

(correlated)

(correlated)

Statistical Error 13% 5% 7% 10% 17% 100%