Sci- Fi Analysis Systematic Error Terms

Sci- Fi Only: Sci- Fi Fiducial + .03 - .03 Tracking Efficiency + .05 - .05 + .03 - .04 CC/NC Ratio + .06 - .06 Aluminum Cross Section + .03 - .03

Error on DATA/MC + .09 - .10

Additional terms for far detector:

Near/Far Event Ratio (Nov.) + .07 - .09 (Jun.) + .15 - .11 SK Det. Eff + .05 - .05 CT Normilization Error + .01 - .01

Error on expected events at SK (Nov.) + .13 - .14

(Jun.) + .19 - .16 π production MC