Muon angle

Fe events (June DATA vs. MC-200kA)

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Entries Mean RMS 27411 28.19 12.94

θ_μ (degree)

Entries

DATA MC

Muon angle

Fe events (June DATA vs. MC-200kA)

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Entries Mean RMS 27411 28.19 12.94

θ_μ (degree)

Entries

DATA MC