Systematic Errors for Scifi νμ CCQE Spectrum Analysis

Error Source Largest Variation in final spectrum

Background Subtraction Shape 10% Normalisation 20%

Event Selection (tracking efficiency) 7% ( 2 track) 3% (1 track)

Input to efficiency matrix (difference of efficiencies using a flat spectrum and 6% using standard beam model)

Fiducial Volume <3%