K2K Fine-Grained Detector (Top View)

100 cm

Run 4 Event 3004

99 3 5 2 4 1 0 Nvtx 0

1 1

K2K Fine-Grained Detector (Side View)

100 cm

Run 4 Event 3004

99 3 5 2 4 1 0 Nvtx 0

2

2

K2K Fine-Grained Detector

Side View

Run 4 Event 3004

99 3 5 2 4 1 0 Nvtx 0

2

2

Top View

1 1

K2K Fine-Grained Detector (Hall-Side View)

100 cm

y

z

Run 4 Event 3004

99 3 5 2 4 1 0 Nvtx 0

2

2

K2K Fine-Grained Detector (Hall-Top View)

100 cm

x

z

Run 4 Event 3004

99 3 5 2 4 1 0 Nvtx 0

1 1