Sellection criteria for fully contained events. cut number of events ±500μ sec, decay-e cut 115891 HE trigger 12117 ∑ 300nsec p.e. ≥ 200 p.e. 6436

∑ p.e. ≤ 50000 p.e. 2429 max p.e./^∑_{300nsec} p.e. ≤ 0.2 2335 or N_{decay−e} ≥1 F.C. (Nhitac < 10) 32 Dwall > 2m 18 T_{GP S} -0.2μ sec ∼ +1.3μ sec 17