Sellection criteria for fully contained events. cut number of events ±500μ second 57520 decay-e cut 47624 ( no event in 30μ sec. timing window before candidates ) HE trigger 6981 ∑ 300nsec p.e. ≥ 200 p.e. 3759

∑ p.e. ≤ 50000 p.e. 1412 Nhitac < 10 11 ±5μ second 6 Dwall > 2m 3